Title: Messen und Berechnen
Course: Use : PHHD

M50

Ein Parallelogramm hat eine Seitenlänge a mit der Länge \([value]\) cm.
Die zugehörige Höhe h_a beträgt \([value]\) cm.

Berechne den Flächeninhalt des Parallelogramms.

cm^2

M58

Der Flächeninhalt eines Quadrats beträgt \([value]mm²\).

Gib den Umfang in \(mm\) an.

\(mm \)

M59

Der Flächeninhalt eines Quadrats beträgt \([value]m^2\).

Gib die Seitenlänge in \(cm\) an.

\(cm \)

Hinweis: Auch wenn die Zahlenwerte in manchen Fällen kompliziert aussehen,
solltest du den gefragten Wert immer im Kopf bestimmen können!