Title: Messen und Berechnen
Course: Use : PHHD

MuS50

Ein Parallelogramm hat eine Seitenlänge a mit der Länge \([value]\) cm.
Die zugehörige Höhe h_a beträgt \([value]\) cm.

Berechne den Flächeninhalt des Parallelogramms.

cm^2

MuS58

Der Flächeninhalt eines Quadrats beträgt \([value]mm²\).

Gib den Umfang in \(mm\) an.

\(mm \)

MuS59

Der Flächeninhalt eines Quadrats beträgt \([value]m^2\).

Gib die Seitenlänge in \(cm\) an.

\(cm \)

Hinweis: Auch wenn die Zahlenwerte in manchen Fällen kompliziert aussehen,
solltest du den gefragten Wert immer im Kopf bestimmen können!

MuS60

Die Seitenlängen eines Rechtecks betragen \([value]mm\) und \([value]mm\).

Gib den Umfang in \(mm\) an.

\(mm \)

MuS61

Die Seitenlänge eines Quadrats beträgt \([value]mm\).

Gib den Umfang in \(mm\) an.

\(mm \)

MuS62

Die Seitenlänge eines Quadrats beträgt \([value]mm\).

Gib den Flächeninhalt in \(mm^2\) an.

\(mm \)

MuS63

Die Seitenlängen eines Rechtecks betragen \([value]mm\) und \([value]mm\).

Gib den Flächeninhalt in \(mm^2\) an.

\(mm \)